Title: bio - obehova soustava

Q: 3 funkce oběhové soustavy
A: transport látek v těle, termoregulace, udržení homeostázy (stálého vnitřního prostředí)

Q: 3 tělní tekutiny
A: krev
tkáňový mok
míza (lymfa)

Q: složení krve a kolik krve v těle
A: plazma 55% krevní tělíska 45%
cca 4.5-5 l krve

Q: co je to fyziologický roztok
A: 0.9% soli ve vodě - odpovídá osmotické hodnotě krevní plazmy

Q: erytrocyty
A: červené krvinky
bikonkávní tvar
nemají jádro
žijí cca 100 dní
erytropoeza - tvorba č. krvinek - v kostní dřeni
odbourávání ve slezině

Q: co je to hematokrit?
A: poměr červených krvinek v plazmě

Q: trombocyty
A: krevní destičky
v červené kostní dřeni
žijí 10 dní
vylučují rozpustnout bílkovinu fibrinogen, která se pak přemění na nerozpustný fibrin (tak zacelují rány)

Q: proces zastavení krvácení krevními destičkami
A: tzv. hemostáze
1. nahromadění trombocytů, mechanické ucpání
2. vznik primární zátky (bílá)
3. tzv. hemokoagulace - z rozpustného fibrinogenu se stává nerozpustný fibrin, vznik sekundární zátky (červené)
4. zahojení, odpadnutí zátky

Q: leukocyty
A: bílé krvinky
fagocytóza - pohlcení potvor (viry, ...)
životnost až 300 dní
T lymfocyty
B lymfocyty - podílejí se na specifické imunitě

Q: 3 typy imunity, popsat
A: specifická - získaná z okolí - uložené v paměti antigenu
nespecifická - vrozená, přostřednictvím makrofágů
umělá - aktivní (vakcíny), pasivní (vytvořené protilátky)

Q: tepny
A: =arterie
krev od srdce (okysličená)
vazivo s vrstvou hladké svaloviny

Q: žíly
A: =vény
krev do srdce (odkysličená)
chlopně

Q: vlásečnice
A: nejtenčí
výměna látek mezi krví a tkáněmi

Q: tlak - 2 druhy
A: systolický - vyšší hodnota, tlak vyvolaný stažením komor
diastolický - nižší, při roztažení komor

Q: co je to hypertenze
A: vysoký krevní tlak

Q: popiš
A: 8,9 - předsíně
6,7 - komory
4, 12 - cípatá chlopeň
5, 11 - poloměsíčitá chlopeň
3 - plicní žíly
1 - dutá žíla
10 - srdečnice (aorta)
2 - plicnice (plicní tepna)

Q: 4 vrstvy srdce
A: 1. perikard (osrdečník)
2. epikard
3. myokard
4. endokard (vazivový obal)

Q: 3 fáze srdeční činnosti
A: 1. systola (stažení) síní a diastola (roztažení) komor
2. diastola síní a systola komor - v hrudníku je slyšet první srdeční odezva
3. síně zůstávají ochablé, komory ukončí stah a začnou ochabovat - druhá srdeční odezva

Q: 4 věci řídící srdeční činnost
A: síňový uzlík - hlavní řídící prvek
síňokomorový uzlík
hisův svazek
purkyňova vlákna

Q: velký a malý krevní oběh
A: malý - zajišťuje okysličování krve v plicích
         - pravá komora -> plicní tepna -> plíce -> plicní žíly -> levá síň
velký - ostatní tkáně těla
         - levá komora -> aorta -> tělo -> duté žíly (horní a dolní) -> pravá síň